0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

APEXIR_TS1

APEXIR_TS3

APEXIR_TSO2

APEXIR_TSO3

APEX_T2

APEX_TS13

APEX_TS15

APEX_TS17

APEX_TS18

APEX_TS19

APEX_TS21

APEX_TS22

APEX_TS24

APEX_TS25

APEX_TS3

APEX_TS4

APEX_TS5

APEX_TS6

APEX_TS7

APEX_TS8

APEX_TSB1

APEX_TSO1

APEX_TSO2

APEX_TSO3

APEX_TSO6

APEX_TSO7

PALACE_T1

PALACE_TS1

PROVOR_T4

SOLOIR_TS2

SOLOOF_TS10

SOLO_TS1

SOLO_TS12

SOLO_TS14

SOLO_TS16

SOLO_TS2

SOLO_TS9

Inactive US Floats 20-Feb-2008

8 2 3 1 9 73 1 12 20 1 25 7 4 3 8 4 3 4 8 73 21 5 1 3 2 2 16 1 1 8 26 14 160 3 106 98 38

Days

Float Type avg max min