0 0.05 0.1 0

2

4

6 STANDARD: Median = 0.058, STD = 0.018

T_0(Temp offset)

Number of cases

0 0.5 1 0

5

10

15 STANDARD: Median = 0.075, STD = 0.111

T_s(Temp std)

-0.05 0 0.05 0 2 4 6 8 STANDARD: Median = -0.015, STD = 0.017

z_d(Depth offset)

-20 0 20 40 0

2

4

6 STANDARD: Median = 3.361, STD = 10.413

z_0(Depth linear bias)

-10 0 10 0

2

4

6 STANDARD: Median = 3.938, STD = 4.652

z_0H(Depth offset Hamon)