0 0.1 0.2 0 1 2 3 4 5 EXPERIMENTAL: Median = 0.042, STD = 0.021

T_0(Temp offset)

Number of cases

0 0.2 0.4 0 2 4 6 8 EXPERIMENTAL: Median = 0.056, STD = 0.044

T_s(Temp std)

-0.1 0 0.1 0

2

4

6 EXPERIMENTAL: Median = -0.023, STD = 0.023

z_d(Depth offset)

-50 0 50 0

2

4

6 EXPERIMENTAL: Median = 3.934, STD = 13.326

z_0(Depth linear bias)

-20 0 20 40 0 2 4 6 8 10 EXPERIMENTAL: Median = -1.765, STD = 9.776

z_0H(Depth offset Hamon)