LOOE KEY SPAR - MICROCAT DATA - LAT: 24.5428 LON: -81.4022 - SENSOR DEPTH: 6m

TEMPERATURE in °C

JUL’03 AUG SEP OCT NOV DEC JAN’04 FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN’05 FEB MAR 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

SALINITY in PSU

JUL’03 AUG SEP OCT NOV DEC JAN’04 FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN’05 FEB MAR

34.0

34.5

35.0

35.5

36.0

36.5

37.0

37.5

38.0

CONDUCTIVITY in S/m

BLUE LINES INDICATE NEW INSTRUMENT

FILTERED DATA SHOWN IN COLOR (40hr low-pass)

JUL’03 AUG SEP OCT NOV DEC JAN’04 FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN’05 FEB MAR 4.5

5.0

5.5

6.0

6.5