45^oW 30^oW 15^oW 0^o 15^oE

36^oS

34^oS

32^oS

30^oS

28^oS

26^oS (a)

LAG (months)

0 50 100 150 200 250

45^oW 30^oW 15^oW 0^o 15^oE

36^oS

34^oS

32^oS

30^oS

28^oS

26^oS (b)

R

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6