50°W 30°W 10°W 10°E

40°S

35°S

30°S

25°S

20°S

15°S

a) 1960s

50°W 30°W 10°W 10°E

40°S

35°S

30°S

25°S

20°S

15°S

b) 1970s

50°W 30°W 10°W 10°E

40°S

35°S

30°S

25°S

20°S

15°S

c) 1990s

50°W 30°W 10°W 10°E

40°S

35°S

30°S

25°S

20°S

15°S

d) 2000s

Smin

34.25

34.3

34.35

34.4

34.45

34.5

34.55