50°W 40°W 30°W 20°W 10°W 0 10°E

35°S

30°S

25°S

20°S

1960-1970

50°W 40°W 30°W 20°W 10°W 0 10°E

35°S

30°S

25°S

20°S

1999-2009

PV [10 -8 m-1s-1]

-13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4