50°W 40°W 30°W 20°W 10°W 0 10°E

35°S

30°S

25°S

20°S

1960-1970

50°W 40°W 30°W 20°W 10°W 0 10°E

35°S

30°S

25°S

20°S

1999-2009

ΔH [m]

500 600 700 800 900 1000