50°W 40°W 30°W 20°W 10°W 0 10°E

35°S

30°S

25°S

20°S

2000-1960 ΔH

-160

-120 -80 -40 0 40 80 120 160

50°W 40°W 30°W 20°W 10°W 0 10°E

35°S

30°S

25°S

20°S

2000-1960 S

-0.12

-0.1

-0.08

-0.06

-0.04

-0.02 0 0.02

0.04

0.06

0.08 0.1 0.12